en	Link block configuration
fr	Configuration du bloc de liens

en	Link Blocks
fr	Blocs de liens

en	Name of the link block
fr	Nom du bloc de lien

en	Please mark every page that you want to display in this block.
fr	Sélectionnez les pages que vous souhaitez afficher dans ce bloc

en	Please add every page that you want to display in this block.
fr	Sélectionnez les pages que vous souhaitez afficher dans ce bloc.

en	Themes
fr	Thèmes

en	Link Widget
fr	Gestion des liens

en	Link List
fr	Liste de liens

en	Adds a block with several links.
fr	Ajoute un bloc avec plusieurs liens.

en	Give more visibility to your content/static pages (CMS, external pages, or else), where you want and when you want, to make your visitors feel like shopping on your store.
fr	Donnez plus de visibilité à votre contenu et à vos pages statiques pour susciter l'intérêt de vos visiteurs.

en	New block
fr	Nouveau bloc

en	ID

en	Name of the block
fr	Nom du bloc

en	URL

en	Title
fr	Titre

en	Content pages
fr	Pages de contenu

en	Product pages
fr	Pages produits

en	Static content
fr	Contenu statique

en	Custom content
fr	Contenu personnalisé

en	Name of the block cannot be longer than %limit% characters
fr	Le nom du bloc est limité à %limit% caractères

en	Categories
fr	Catégories

en	Edit the link block.
fr	Modifier le bloc de liens.

en	New link block
fr	Nouveau bloc de liens

en	Position

en	Edit
fr	Modifier

en	Delete
fr	Supprimer

en	Name
fr	Nom